TITL SHELXL INS file, from DIRDIF output for EG1SCR
CELL   0.71073   13.38600  7.42300 15.13400  90.0000 107.7100  90.0000
ZERR   4          0.00200  0.00200  0.00100   0.0010   0.0500   0.0500
SFAC  CS  O   SI  TI
UNIT      2   15    6    1
HKLF    4



