TITL SDEMO
CELL 0.71073 4.0007     7.7300    16.7597    90.0540    94.0760    90.0528    
ZERR  2  0.0010     0.0008     0.0022     0.0096     0.0160     0.0144         
SFAC C H O
UNIT 10 12 6
HKLF 4
